for each="test in objects"
Labor - Bericht
		PUID	test.patient.puid or ''
Datum	test.date_analysis.strftime('%d-%m-%Y')	Name	test.patient.name.lastname test.patient.name.name
Alter	test.patient.age	Gender	if test="test.patient.gender=='f'" weiblich /if if test="test.patient.gender=='m'" männlich /if
if test="test.requestor"
Anforderer:	test.requestor.name.lastname test.requestor.name.name				Anforderungsnummer test.request_order or ''
/if
test.test.name Analyse Wert Referenz-bereich Einheit Ergebnis Anmerkungen
for each="case in test.critearea"
if test="case.excluded==0"
if test="case.warning" case.name /if if test="case.warning==0" case.name /if	if test="case.warning" case.result /if if test="case.warning==0" case.result /if	case.normal_range	case.units and case.units.name	case.result_text	case.remarks
/if
/for
if test="test.pathologist"
Pathologe	test.pathologist.name.lastname, test.pathologist.name.name
/if
Diagnose	test.diagnosis
Ergebnis	test.results
Unterschrift	____________________________
/for
GNU Solidario
Demo-Krankenhaus
Internationales Zentrum für Medizinische Forschung
GSDK
1010 Wien
Tel : 01 1234567 – 01234
Email: health@gnu.org
DVR-Nummer: 123456789
if test="user.company.footer"
for each="line in user.company.footer.split('\n')"
line
/for
/if
CIRMF B.P : 769 Franceville Tel : 01 67 70 92 – 01 67 70 96 FAX : 01 67 72 95 N° Stat : 092382 V BICIG FRANCEVILLE 09083 000022 000 41	CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES MEDICALES International Center for Medical Recherche